4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 Wavelength

Normalized Flux

SMC HD7583

M33 117-A

Ti II

Fe II Fe II Ti II

He I

Mg II

Fe II Fe II

Ti II Fe II 0.

.5

1

1.5

4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 Wavelength

Normalized Flux

SMC HD7583

M33 117-A

Fe II

Fe II

Fe II Fe II

Fe II Cr II

Fe II

Fe II

Fe II Ti II Ti II

0.

.5

1

1.5